0 2 4 6 8 10 12 pH 0

20

40

60

80

100

% in species

Fe speciation (using speciesvsph.inc)

Fe(OH)_2^+

Fe(OH)_3

Fe(OH)_4^-

Fe^{3+}

FeCl_2^+

FeOH^{2+}

Fe species Fe(OH)_2^+ Fe(OH)_3 Fe(OH)_4^- Fe^{3+} FeCl_2^+ FeOH^{2+}